en	You are currently connected under the following domain name:
ar	أنت متصل حاليا تحت اسم المجال التالي:

en	If this is your main domain, please {link}change it now{/link}.
ar	إذا كان هذا هو النطاق الرئيسي الخاص بك، يرجى {link}تغييره الآن{/link}.