en	Pages not found
ar	الصفحة غير موجودة

en	Adds a tab to the Stats dashboard, showing the pages requested by your visitors that have not been found.
ar	يضيف علامة تبويب الى احصائيات لوحة التحكم، تعرض الصفحات التي طلبها الزوار ولم تكن موجودة.

en	The "pages not found" cache has been emptied.
ar	تم إفراغ ملفات "الصفحة غير متوفرة" المخبأه.

en	The "pages not found" cache has been deleted.
ar	تم حذف ملفات "الصفحة غير متوفرة" المخبأه.

en	Guide
ar	المعالج

en	404 errors
ar	الصفحة غير موجودة

en	How to catch these errors?
ar	كيف تتصيد هذه الأخطاء؟

en	If your webhost supports .htaccess files, you can create one in the root directory of PrestaShop and insert the following line inside: "%s".
ar	إذا كان لديك مستضيف يدعم ملف htaccess. ، يمكنك إنشاء واحداً في الجذر الخاص بـPrestaShop وإدخال السطر التالي بالداخل: "%s".

en	Page
ar	الصفحة

en	Referrer
ar	المرجع

en	Counter
ar	عداد

en	Empty database
ar	قاعدة بيانات فارغة