en	RSS feed block
ar	كتلة تغذية RSS

en	Adds a block displaying a RSS feed.
ar	اضف كتلة تعرض تغذية RSS.

en	RSS feed
ar	تغذية RSS

en	Invalid feed URL
ar	رابط تغذية غير صحيح

en	Invalid title
ar	عنوان غير صحيح

en	Invalid number of feeds
ar	عدد تغذيات غير صحيح

en	You have selected a feed URL from your own website. Please choose another URL.
ar	لقد اخترت رابط تغذية من نفس موقعك. الرجاء اختيار رابط اخر.

en	Feed is unreachable, check your URL
ar	لا يمكن الوصول الى التغذية، راجع صحة الرابط

en	Invalid feed: %message%
ar	خلاصة غير صالحة: %message%

en	Error: invalid RSS feed in "%module_name%" module: %message%
ar	خطأ: موجز RSS غير صالح في الوحدة النمطية "%module_name%" %message%

en	Block title
ar	عنوان القسم

en	Create a title for the block (default: 'RSS feed').
ar	انشئ عنوان لهذه الكتله (الافتراضي: 'RSS feed').

en	Add a feed URL
ar	اضف رابط تغذية

en	Add the URL of the feed you want to use (sample: http://news.google.com/?output=rss).
ar	اضف رابط التغذية الذي تريد استخدامه (مثال: http://news.google.com/?output=rss).

en	Number of threads displayed
ar	عدد المواضيع المعروضة

en	Number of threads displayed in the block (default value: 5).
ar	عدد المواضيع المعروضه في هذه الكتلة ( قيمة افتراضيه: 5).