en	Catalog evaluation
ar	كتالوج التقييم

en	Adds a quick evaluation of your catalog quality to the Stats dashboard.
ar	يضيف تقييم سريع لجودة الكتالوج في احصائيات لوحة التحكم.

en	Bad
ar	رديء

en	Average
ar	متوسط

en	Good
ar	جيد

en	No product was found.
ar	لم يتم العثور على أي منتج.

en	Descriptions
ar	أوصاف

en	chars (without HTML)
ar	رموز (بدون HTML)

en	orders / month
ar	طلبات الشراء / شهر

en	Not enough
ar	غير كافي

en	Alright
ar	حسنا

en	Less than
ar	أقل من

en	Greater than
ar	اكبر من

en	Order by
ar	الترتيب حسب

en	Desc.
ar	تنازلي.

en	Global
ar	عالمي