en	This name already exists.
eu	Izen hau bada jada.

en	Only part of the images have been regenerated. The server timed out before finishing.
eu	Irudi batzu bersortu dira soilik, konexioa zerbitzariarekin amaieraren aurretik eten da.

en	Server timed out. The watermark may not have been applied to all images.
eu	Konexioa zerbitzariarekin amaitu da, filigrana ezin izan da irudi guztitara atxikitu.

en	Error: Your server configuration is not compatible with the new image system. No images were moved.
eu	Errorea: Zerbitzariaren konfigurazioa ez da irudi berriarekin bateragarria. Ez dira mugitu irudiak.

en	Not all images have been moved. The server timed out before finishing. Click on "Move images" again to resume the moving process.
eu	Irudi guztiak ez dira mugitu, zerbitzariak ez du prozesua amaitu. Sakatu berriro "Mugitu irudiak" irudien igoerari ekiteko.