en	Link block configuration
gl	Configuración do bloco de ligazóns

en	Link Blocks
gl	Blocos de ligazóns

en	New block
gl	Novo bloco

en	Edit the link block.
gl	Editar o bloco de ligazóns.

en	New link block
gl	Novo bloco de ligazóns

en	Name of the link block
gl	Nome do bloco de ligazóns

en	Content pages
gl	Páxinas de contido

en	Please mark every page that you want to display in this block.
gl	Por favor, selecciona tódalas páxinas que queres amosar neste bloco.

en	Product pages
gl	Páxinas de produto

en	Static content
gl	Contido estático

en	Themes
gl	Temas

en	Link List
gl	Listaxe de ligazóns

en	Adds a block with several links.
gl	Engade un bloco con varias ligazóns.

en	ID

en	Position
gl	Posición

en	Name of the block
gl	Nome do bloco

en	Edit
gl	Editar

en	Delete
gl	Borrar

en	Name
gl	Nome

en	URL