en	No template found
gl	Non se atopou ningún padrón

en	Settings updated successfully
gl	Os axustes actualizáronse correctamente

en	image(s)
gl	imaxe(s)

en	Out of stock
gl	Sen Stock

en	Threshold
gl	Limiar

en	Coverage
gl	Cobertura