en	RSS feed block
gl	Bloco da semente RSS

en	Adds a block displaying a RSS feed.
gl	Engade un bloco que amosa unha semente RSS.

en	RSS feed
gl	Semente RSS

en	Invalid feed URL
gl	URL da semente non válida

en	Invalid title
gl	Título non válido

en	Invalid number of feeds
gl	Número de sementes non válido

en	You have selected a feed URL from your own website. Please choose another URL.
gl	Escolliches unha URL da semente do teu propio sitio web. Por favor, escolle outra URL.

en	Feed is unreachable, check your URL
gl	Non se pode acceder á semente, comproba a túa URL

en	Block title
gl	Título do bloco

en	Create a title for the block (default: 'RSS feed').
gl	Crear un título para o bloco (por defecto: 'Semente RSS').

en	Add a feed URL
gl	Engadir unha URL de semente

en	Add the URL of the feed you want to use (sample: http://news.google.com/?output=rss).
gl	Engadir a URL da semente que queres empregar (por exemplo: http://news.google.com/?output=rss).

en	Number of threads displayed
gl	Número de entradas que se van amosar

en	Number of threads displayed in the block (default value: 5).
gl	Número de entradas amosadas no bloco (valor por defecto: 5).