en	RSS feed block
it	Blocco RSS feed

en	Adds a block displaying a RSS feed.
it	Aggiunge un blocco che visualizza un RSS feed.

en	RSS feed
it	Feed RSS

en	Invalid feed URL
it	URL del feed non valido

en	Invalid title
it	Titolo non valido

en	Invalid number of feeds
it	Numero non valido di feed

en	You have selected a feed URL from your own website. Please choose another URL.
it	È stata selezionata una URL del feed dal proprio sito web. Si prega di scegliere un altro URL.

en	Feed is unreachable, check your URL
it	Feed non raggiungibile, verifica il tuo url

en	Invalid feed: %message%
it	Feed non valido: %message%

en	Error: invalid RSS feed in "%module_name%" module: %message%
it	Errore: feed RSS non valido nel modulo "%module_name%": %message%

en	Block title
it	Titolo blocco

en	Create a title for the block (default: 'RSS feed').
it	Crea un titolo per il blocco (default: 'feed RSS').

en	Add a feed URL
it	Aggiungi un URL del feed

en	Add the URL of the feed you want to use (sample: http://news.google.com/?output=rss).
it	Aggiungere l'URL del feed che si desidera utilizzare (esempio: http://news.google.com/?output=rss).

en	Number of threads displayed
it	Numero di thread visualizzati

en	Number of threads displayed in the block (default value: 5).
it	Il numero di thread visualizzati dal blocco (valore di default: 5).